<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%
% bgteubner class bundle
%
% formelzeichen.tex
% Copyright 2003--2012 Harald Harders
%
% This program may be distributed and/or modified under the
% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
% of this license or (at your opinion) any later version.
% The latest version of this license is in
%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
% and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
% version 1999/12/01 or later.
%
% This program consists of all files listed in manifest.txt.
% ===================================================================
\addchap{Verwendete Formelzeichen}

% -------------------------------------------------------------------
\begin{theglossary}[\addsec{Skalare}]%
%
\alpha_k&amp; Kerbformzahl\\
%
\varepsilon&amp; technische Dehnung\\
%
\varphi&amp; wahre Dehnung\\
%
\sigma&amp; Spannung\\
%
a&amp; Gitterkonstante\\
a&amp; Risslänge bei Oberflächenrissen und halbe Risslänge bei inneren Rissen\\
%
c&amp; Gitterkonstante\\
%
K&amp; Spannungsintensitätsfaktor\\
%
R_{eH}&amp; obere Streckgrenze für Materialien mit ausgeprägter Streckgrenze\\
R_{eL}&amp; untere Streckgrenze für Materialien mit ausgeprägter Streckgrenze\\
R_m&amp; Zugfestigkeit\\
R_{p0.2}&amp; Dehngrenze für Materialien ohne ausgeprägte Streckgrenze\\
%
\end{theglossary}%
                                
% -------------------------------------------------------------------
\begin{theglossary}[\addsec{Vektoren}]%
%
(\varepsilon_{\alpha})=\vec{\varepsilon}&amp; Dehnungsvektor (Voigtsche
Schreibweise)\\
%
(\sigma_{\alpha})=\vec{\sigma}&amp; Spannungsvektor (Voigtsche
Schreibweise)\\
%
\end{theglossary}%
                                
% -------------------------------------------------------------------
\begin{theglossary}[\addsec{Matrizen und Tensoren}]%
%
\delta_{ij}&amp; Kroneckersymbol\\
%
(\varepsilon_{ij})=\matr{\varepsilon}&amp; Dehnungstensor\\
%
(\sigma_{ij})=\matr{\sigma}&amp; Spannungstensor\\
%
\end{theglossary}%
                                
% -------------------------------------------------------------------
\begin{theglossary}[\addsec{Indizes}]%
%
\alpha, \beta&amp; In der Tensorrechnung: Laufindizes in der Voigtschen
Schreibweise, mögliche Werte: $1$ bis $6$\\
%
1, 2, 3&amp; Unsortierte Hauptwerte für Spannungstensoren\\
%
\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}&amp; Sortierte Hauptwerte für
Spannungstensoren\\
i, j, k, l&amp; In der Tensorrechnung: Laufindizes für die
Tensorkomponenten, mögliche Werte: $1$ bis $3$\\
%
\end{theglossary}%
                                
% -------------------------------------------------------------------
% EOF</pre></body></html>