<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">Das Problem der unterschiedlichen Höhen resultiert aus der äußeren und inneren
Umrandung der Formularelemente. Diese Umrandungen sind bei normalem Text
nicht vorhanden.

Deshalb werden für die Beschriftungen ebenfalls Textfelder verwendet,
diese sind allerdings nicht editierbar und haben eine weiße Umrandung.
Diese wird mit
\begin{lstlisting}
bordercolor={1 1 1}
\end{lstlisting}
eingestellt.\\
Mit
\begin{lstlisting}
align=2
\end{lstlisting}
wird der Text rechtsbündig eingestellt.
\lstinputlisting{../examples/ex0004.tex}
</pre></body></html>